Critérios de Correção

P1 de Álgebra Linear I – 2004.2

Respostas erradas têm nota zero com as seguintes exceções:

Questão 1) a) • o vetor ā tem sinal trocado: 0.5.

• o vetor ā verifica a ā × v̄ = w̄, mas seu módulo é diferente do valor do enunciado: 0.5.

Questão 3)

a) somente um plano está correto: 0.3. b) o vetor normal do plano está correto: 0.5.

d) o ponto está errado, mas o vetor diretor da reta está correto: 0.3.